en	An authentication exception occurred.
da	En fejl indtraf ved godkendelse.

en	Authentication credentials could not be found.
da	Loginoplysninger kunne ikke findes.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
da	Godkendelsesanmodningen kunne ikke behandles på grund af en systemfejl.

en	Invalid credentials.
da	Ugyldige loginoplysninger.

en	Cookie has already been used by someone else.
da	Cookie er allerede blevet brugt af en anden.

en	Not privileged to request the resource.
da	Ingen adgang til at forespørge ressourcen.

en	Invalid CSRF token.
da	Ugyldig CSRF-token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
da	Ingen godkendelsesudbyder blev fundet til at understøtte godkendelsestoken.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
da	Ingen session er tilgængelig. Den er enten udløbet eller cookies er ikke aktiveret.

en	No token could be found.
da	Ingen token kunne findes.

en	Username could not be found.
da	Brugernavn kunne ikke findes.

en	Account has expired.
da	Brugerkonto er udløbet.

en	Credentials have expired.
da	Loginoplysninger er udløbet.

en	Account is disabled.
da	Brugerkonto er deaktiveret.

en	Account is locked.
da	Brugerkonto er låst.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
da	For mange mislykkede loginforsøg. Prøv venligst igen senere.

en	Invalid or expired login link.
da	Ugyldigt eller udløbet login-link.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
da	For mange mislykkede loginforsøg. Prøv venligst igen om %minutes% minut.